0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 β

ξ^2βdΣ/dξ(ξ=0.003,β,Q^2)

0

0.5

1

1.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 β

ξ^2βdg/dξ(ξ=0.003,β,Q^2)

Q^2 = Q_0 ^2 Q^2 = 10 GeV^2 Q^2 = 100 GeV^2