0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

ξF_2^{D(3)}

β = 0.04 Q^2 = 4.5 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.1 Q^2 = 4.5 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.2 Q^2 = 4.5 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.4 Q^2 = 4.5 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.65 Q^2 = 4.5 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.9 Q^2 = 4.5 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.04 Q^2 = 7.5 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.1 Q^2 = 7.5 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.2 Q^2 = 7.5 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.4 Q^2 = 7.5 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.65 Q^2 = 7.5 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.9 Q^2 = 7.5 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.04 Q^2 = 9 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.1 Q^2 = 9 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.2 Q^2 = 9 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.4 Q^2 = 9 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.65 Q^2 = 9 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.9 Q^2 = 9 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.04 Q^2 = 12 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.1 Q^2 = 12 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.2 Q^2 = 12 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.4 Q^2 = 12 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.65 Q^2 = 12 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.9 Q^2 = 12 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.1 Q^2 = 18 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.2 Q^2 = 18 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.4 Q^2 = 18 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.65 Q^2 = 18 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.9 Q^2 = 18 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.1 Q^2 = 28 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.2 Q^2 = 28 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.4 Q^2 = 28 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.65 Q^2 = 28 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.9 Q^2 = 28 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.2 Q^2 = 45 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.4 Q^2 = 45 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.65 Q^2 = 45 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.9 Q^2 = 45 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.4 Q^2 = 75 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2}

β = 0.65 Q^2 = 75 GeV^2

0

0.1

10^{-3} 10^{-2} ξ

β = 0.9 Q^2 = 75 GeV^2