σ^{diff}/σ_{tot}

ZEUS 1994

Q^2 = 8 GeV^2 Q^2 = 14 GeV^2

Q^2 = 27 GeV^2 Q^2 = 60 GeV^2

M_X Λ 3 GeV

3 Λ M_X Λ 7.5 GeV

W(GeV)

7.5 Λ M_X Λ 15 GeV

0 0.02

0.04

0.06

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

0 0.02

0.04

0.06

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

0 0.02

0.04

0.06

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220