0.1 0.2 0.3 0.4

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0.025

0.05

0.075 0.1 0.125

0.15

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

0 0.005

0.01

0.015

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1 new fit old fit xΔu Q^2=4 GeV^2 -xΔd

'static Δg' fit 'Δg=0' fit

x

-xΔs

x xΔg

-0.1 0 0.1 0.2 0.3

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1