-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

10^{-2} 10^{-1} 1

xΔu^γ/α

Q^2 = 10 GeV^2

NLO (DIS_γ) LO 'max.' input

'min.' input x xΔg^γ/α

x

'max.' input

'min.' input

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

10^{-2} 10^{-1} 1