0 0.1 0.2 0.3

10^{-4} 10^{-2} 1

0 0.1 0.2 0.3

10^{-4} 10^{-2}

0 0.1 0.2 0.3

10^{-4} 10^{-2}

0 0.1 0.2 0.3

10^{-4} 10^{-2} 1

0 0.1 0.2 0.3

10^{-4} 10^{-2} 1

0 0.1 0.2 0.3

10^{-4} 10^{-2}

0 0.1 0.2 0.3

10^{-4} 10^{-2}

0 0.1 0.2 0.3

10^{-4} 10^{-2} 1

0 0.1 0.2 0.3

10^{-4} 10^{-2} 1

0 0.1 0.2 0.3

10^{-4} 10^{-2}

0 0.1 0.2 0.3

10^{-4} 10^{-2}

0 0.1 0.2 0.3

10^{-4} 10^{-2} 1

0 0.1 0.2 0.3

10^{-4} 10^{-2} 1 0 0.1 0.2 0.3

10^{-4} 10^{-2} 0 0.1 0.2 0.3

10^{-4} 10^{-2}

Range for 10% R Measurement

F_L/F_2

Q^2=1.5 solid - MRST99 dashed - SAT MODEL Q^2=2.0

E_p=690 Q^2=2.5

E_p=460 Q^2=3.5

Q^2=5.0

Q^2=5.0 Q^2=6.5Q^2=6.5 Q^2=8.5Q^2=8.5 Q^2=12Q^2=12

Q^2=15

Q^2=15 Q^2=20Q^2=20 Q^2=25Q^2=25 Q^2=35Q^2=35

Q^2=45

Q^2=45 Q^2=60Q^2=60 Q^2=90Q^2=90 Q^2=120

x

Q^2=120

x 0 0.1 0.2 0.3

10^{-4} 10^{-2} 1