0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

F_L(x,Q^2)

Q^2=2 GeV^2

NNLO (average) NNLO (extremes) NLO LO

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=5 GeV^2

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1 x

F_L(x,Q^2)

Q^2=20 GeV^2

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1 x

Q^2=100 GeV^2