ZEUS

0 2 4 6 8 10 12 14

-1 0 1 η(D^*) dσ/dη (nb)

ZEUS (prel.) 98-00 1.9 Λ p_T(D^*) Λ 3.25 GeV a)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

-1 0 1 η(D^*) dσ/dη (nb)

3.25 Λ p_T(D^*) Λ 5 GeV b)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-1 0 1 η(D^*) dσ/dη (nb)

5 Λ p_T(D^*) Λ 8 GeV c)

NLO QCD 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

-1 0 1 η(D^*) dσ/dη (nb)

8 Λ p_T(D^*) Λ 20 GeV d)

FONLL