DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–006 BONN-TH-2010-14 FR-PHENO-2010-044 arXiv:1012.5170 January 2011

Introducing HiggsBounds 2.0.0

P. Bechtle, G. Weiglein

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

O. Brein

Physikalisches Institut, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

S. Heinemeyer

Instituto de Fisica de Cantabria (CSIC-UC), Santander, Spain

K. Williams

Bethe Center for Theoretical Physics, Universität Bonn

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG