DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–007 arXiv:1011.3006 January 2011

Reflective Optical System for Time-Resolved Electron Bunch Measurements at PITZ

K. Rosbach, J. Bähr

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

J. Rönsch-Schulenburg

Institut für Experimentalphysik, Universität Hamburg

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN