DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–010 IPPP/11/03 DCPT/11/06 CERN-PH-TH/2011-009 arXiv:1102.0014 February 2011

easyDiracGauginos

S. Abel

Institute for Particle Physics Phenomenology, Durham University, UK and CERN, Geneva, Switzerland

M. Goodsell

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG