DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–011 arXiv:1102.2346 February 2011

An FPGA-Based Torus Communication Network

M. Pivanti, S. F. Schifano

INFN and University of Ferrara, Italy

H. Simma

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN