DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–012 LPN-11-06 HU-EP-11/06 SFB/CPP-11-04 arXiv:1101.5947 January 2011

One-Loop Helicity Amplitudes for tt̄ Production at Hadron Colliders

S. Badger

The Niels Bohr International Academy and Discovery Center, Niels Bohr Institute, Copenhagen, Denmark

R. Sattler

Institut für Physik, Humboldt-Universität, Berlin and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

V. Yundin

Institute of Physics, University of Silesia, Katowice, Poland and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN