DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–034 arXiv:1103.0112 March 2011

The Echo-Enabled Harmonic Generation Options for FLASH II

H. Deng

Shanghai Institute of Applied Physics, Shanghai, China and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

W. Decking, B. Faatz

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG