DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–039 arXiv:1102.4693 March 2011

What if the LHC Does Not Find Supersymmetry in the √ s = 7 TeV Run?

P. Bechtle, B. Sarrazin

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

K. Desch, H. K. Dreiner, P. Wienemann

Physikalisches Institut der Universität Bonn

M. Krämer, C. Robens

Institut für Theoretische Teilchenphysik und Kosmologie, RWTH Aachen

B. O’Leary

Institut für Theoretische Physik und Astrophysik, Universität Würzburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG