DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–048 arXiv:1103.5704 March 2011

Inclusive Measurements of Inelastic Electron and Positron Scattering from Unpolarized Hydrogen and Deuterium Targets

HERMES Collaboration

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG