DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–050 DO 11/05 LPN11-16 SFB/CPP-11-16 arXiv:1104.0469 April 2011

α_s(M^2_Z) in NNLO Analyses of

Deep-Inelastic World Data

S. Alekhin

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen and Institute for High Energy Physics, Protvino, Moscow Region, Russia

J. Blümlein, H. Böttcher, S.-O. Moch

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN