DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–054 LU-TP 11-16 April 2011

2HDMC – a Two Higgs Doublet Model Calculator

J. Rathsman

Department of Astronomy Theoretical Physics, University of Lund, Sweden

O. Stål

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG