DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–062 DO-TH 11/11 SFB/CPP-11-18 LPN-11-17 arXiv:1104.2747 April 2011

New Exclusion Limits for Dark Gauge Forces from Beam-Dump Data

J. Blümlein

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

J. Brunner

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen and CPPM, Aix-Marseille Université, CNRS/IN2P3, Marseille, France

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN