DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–069 CERN-PH-TH/2011-095 TUW-11-09 arXiv:1105.0591 May 2011

One-Loop Adjoint Masses for Non-Supersymmetric Intersecting Branes

P. Anastasopoulos

Institut für Theoretische Physik, Technische Universität Wien, Austria

I. Antoniadis

CERN, Geneva, Switzerland

K. Benakli

Laboratoire de Physique Théorique et Haute Energies, CNRS, UPMC Univ. Paris 06, France

M. D. Goodsell

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

A. Vichi

Institute de Théorie des Phénoménes Physiques, EPFL, Lausanne, Switzerland

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG