DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–073 April 2011

Anisotropic Modulus Stabilisation: Strings at LHC Scales with Micron-Sized Extra Dimensions

M. Cicoli

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

C. P. Burgess

Department of Physics & Astronomy, McMaster University, Hamilton, Canada and Perimeter Institute for Theoretical Physics, Waterloo, Canada

F. Quevedo

DAMTP/CMS, University of Cambridge, Cambridge, UK and Abdus Salam ICTP, Trieste, Italy

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG