DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–076 arXiv:1105.5009 May 2011

Euclidean Monte Carlo Simulation of Nuclear Interactions

I. Montvay

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and HISKP (Theorie), Universität Bonn

C. Urbach

HISKP (Theorie), Universität Bonn

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG