DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–082 FR-PHENO-2010-033 EDINBURGH-2010-26 arXiv:1010.4215 May 2011

Distorted Mass Edges at LHC from Supersymmetric Leptoquarks

J. Reuter, D. Wiesler

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and School of Physics and Astronomy, JCMB, University of Edinburgh, UK and Physikalisches Instiut, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG