DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–088 June 2011

String Moduli Inflation:

An Overview

M. Cicoli

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

F. Quevedo

DAMTP/CMS, University of Cambridge, Cambridge, UK and Abdus Salam ICTP, Trieste, Italy

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG