DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–105 arXiv:1108.3220 August 2011

Measurement of CP Asymmetries in Neutralino Production at the ILC

O. Kittel

Departamento de Física Teórica y del Cosmos and CAFPE, Universidad de Granada, Spain

G. Moortgat-Pick

II. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

K. Rolbiecki, M. Terwort

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

P. Schade

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and CERN, Geneva, Switzerland

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG