DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–112 arXiv:1106.5647 September 2011

Improved Squark and Gluino Mass Limits from Searches for Supersymmetry at Hadron Colliders

W. Beenakker et al.

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG