DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–116 FR-PHENO-2011-011 arXiv:1107.2806 August 2011

Gaugino Mass Mixing in SUSY GUTs with Two Abelian Gauge Groups

F. Braam

Physikalisches Institut, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

J. Reuter

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG