DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–125 KA-TP-15-2011 FTUV-11-0730 WUB/11-06 FR-PHENO-2011-012 MZ-TH-11-19 CERN-PH-TH/2011-1 LPN11-40, TTK-10-51 arXiv:1107.4038 August 2011

VBFNLO: A Parton Level Monte Carlo for Processes with Electroweak Bosons – Manual for Version 2.5.0

K. Arnold et al.

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG