DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–128 arXiv:1108.0595 August 2011

Light NMSSM Higgs Bosons in SUSY Cascade Decays at the LHC

O. Stål, G. Weiglein

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG