DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–147 MCnet-11-20 arXiv:1108.6182 August 2011

ExSample – A Library for Sampling Sudakov-Type Distributions

S. Plätzer

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG