DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–150

FERMILAB-PUB-11-418-PPD

arXiv:1109.1310 September 2011

Theory-Data Comparisons for Jet Measurements in Hadron-Induced Processes

The fastNLO Collaboration

M. Wobisch

Louisiana Tech University, Ruston, Louisiana, USA

D. Britzger

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

T. Kluge

University of Liverpool, UK

K. Rabbertz, F. Stober

KIT, Karlsruhe

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG