DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–171 CERN-PH-TH/2011-229 IFT-UAM/CSIC-11-68 Edinburgh 2011/28 FTUAM-11-55 IFIC/11-54 arXiv:1110.0922 November 2011

Light Quark Correlators in a Mixed-Action Setup

F. Bernardoni

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen

N. Garron

SUPA, School of Physics, University of Edinburgh, UK

P. Hernández

Instituto de Física Corpuscular, CSIC-Universitat de València, Spain

S. Necco

CERN, Geneva, Switzerland

C. Pena

Departamento de Física Téorica and Instituto de Física Téorica UAM/CSIC, Universidad Autónoma de Madrid, Spain

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN