DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–173 arXiv:1111.3872 November 2011

Predicting θ_{13} and the Neutrino Mass Scale from Quark Lepton Mass Hierarchies

W. Buchmüller, V. Domcke, K. Schmitz

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG