DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–179 ZMP-HH/11-15 arXiv:1110.3333 October 2011

Moduli Stabilisation for Chiral Global Models

M. Cicoli

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Abdus Salam ICTP, Trieste, Italy

C. Mayrhofer

Institut für Theoretische Physik, Universität Heidelberg

R. Valandro

II. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG