DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–184 CERN-PH-TH/2011-253 arXiv:1110.6901 October 2011

Kinetic Mixing of U(1)s in Heterotic Orbifolds

M. Goodsell

CERN, Geneva, Switzerland

S. Ramos-Sánchez

Department of Theoretical Physics, Physics Institute, UNAM, Mexico

A. Ringwald

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG