DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–193 CERN-PH-TH/265 arXiv:1110.6926 October 2011

Natural SUSY Endures

M. Papucci, J. T. Ruderman

Theoretical Physics Group, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA and Department of Physics, University of California, Berkeley, USA

A. Weiler

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and CERN, Geneva, Switzerland

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG