DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–197 arXiv:1206.3113 June 2012

Nonperturbative QCD Corrections to Electroweak Observables

D. B. Renner

Thomas Jefferson National Accelerator Facility, Newport News, USA

X. Feng

KEK, Tsukuba, Japan

K. Jansen

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

M. Petschlies

The Cyprus Institute, Nicosia, Cyprus

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN