DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–202 CERN-PH-TH-2011-271 LPT-Orsay 11/90 arXiv:1111.4482 November 2011

Vector Higgs-Portal Dark Matter and the Invisible Higgs

O. Lebedev

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

H. M. Lee

CERN, Geneva, Switzerland

Y. Mambrini

Laboratoire de Physique Théorique Université de Paris-Sud, Orsay, France

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG