DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–203 CERN-PH-TH/2011-272 MPP-2011-132 LPN11-63 IPPP/11/72 DCPT/11/144 Edinburgh-2011/32 arXiv:1111.2034 November 2011

Automated One-Loop Calculations with GOSAM

G. Cullen et al.

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG