DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–206 BI-TP 2011/37 SFB/CPP-11-66 arXiv:1111.4153 November 2011

Simplifying 5-Point Tensor Reduction

J. Fleischer

Fakultät für Physik, Universität Bielefeld

T. Riemann

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN