DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–208 arXiv:1111.2792 December 2011

Higgs Boson Resonance Parameters and the Finite Temperature Phase Transition in a Chirally Invariant Higgs-Yukawa Model

J. Bulava, K. Jansen

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen

P. Gerhold, J. Kallarackal, A. Nagy

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen and Humboldt-Universität zu Berlin

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN