DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–209 SFB/CPP-11-67 arXiv:1111.4351 November 2011

Determination of the Wilson ChPT Low Energy Constant c_2

F. Bernardoni, J. Bulava, R. Sommer

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN