DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–214 SI-HEP-2011-16 arXiv:1112.1039 December 2011

An Analytic Initial-State Parton Shower

W. Kilian

Department Physik, Universität Siegen

J. Reuter, S. Schmidt, D. Wiesler

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG