DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–217 FTUAM-11-63 IFT-UAM/CSIC-11-91 November 2011

Indirect Searches for Gravitino Dark Matter

M. Grefe

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Departamento de Física Teórica and Instituto de Física Teórica UAM/CSIC, Universidad Autónoma de Madrid, Spain

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG