DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 10–221 arXiv:1011.5881 November 2010

Gravity Waves from the Non-Renormalizable Electroweak Vacua Phase Transition

E. Greenwood

CERCA, Department of Physics, Case Western Reserve University, Cleveland, USA

P. M. Vaudrevange

CERCA, Department of Physics, Case Western Reserve University, Cleveland, USA and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG