DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–223 MPP-2011-139 arXiv:1111.5797 November 2011

Solar Hidden Photon Search

M. Schwarz, G. Wiedemann

Hamburger Sternwarte, Hamburg

A. Lindner, A. Ringwald

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

J. Redondo

Max-Planck-Institut für Physik, München

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG