DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–226 MPP-2011-140 CERN-PH-TH/2011-323 IPPP/11/80 DCPT/11/160 arXiv:1201.5902 January 2012

WISPy Cold Dark Matter

P. Arias

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Facultad de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

D. Cadamuro, J. Redondo

Max-Planck-Institut für Physik, München

M. Goodsell

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and CERN, Geneva, Switzerland

J. Jaeckel

Institute for Particle Physics Phenomenology, University of Durham, UK

A. Ringwald

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG