DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–230 SFB/CPP-11-73 LPN11-69 arXiv:1111.6534 November 2011

GoSam: A Program for Automated One-Loop Calculations

G. Cullen

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

N. Greiner, G. Heinrich, T. Reiter

Max-Planck-Institut für Physik, München

G. Luisoni

Institute for Particle Physics Phenomenology, University of Durham, UK

P. Mastrolia

Max-Planck-Institut für Physik, München and Dipartimento di Fisica, Università di Padova, Italy

G. Ossola

New York City College of Technology, City University of New York, USA

F. Tramontano

CERN, Geneva, Switzerland

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN