DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–233 CAVENDISH-HEP-2012-01 LTH-937 December 2011

A Novel Technique for Measuring Masses of a Pair of Semi-Invisibly Decaying Particles

L. A. Harland-Lang, W. J. Stirling

Cavendish Laboratory, Cambridge, UK

C. H. Kom

Cavendish Laboratory, Cambridge, UK and Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, UK

K. Sakurai

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG