DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–241 CERN-PH-TH-2011-314 SFB/CPP-11-78 HU-EP-11/60 arXiv:1112.4163 December 2011

Strange Quark Mass and Lambda Parameter by the ALPHA Collaboration

M. Marinkovic

Institut für Physik, Humboldt-Universität, Berlin

S. Schaefer

CERN, Geneva, Switzerland

R. Sommer, F. Virotto

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN